CKM Apparatus

Beam Time Stamp

50 MHz Separated K+ Beam 22 GeV/c

Upstream Magnetic Spectrometer

Kaon RICH .7 atm CF_4

Kaon Entrance Angle Tracker

Beam Interaction Veto

Vacuum Veto

Downstream Magnetic Spectrometer

Pion RICH 1 atm Neon

Exit Time Plane

Conversion Veto Plane

Forward Veto

Muon Veto

BM109 Magnet

Hole Veto

Beam Dump t c u

d s b C K M